-- Mehrere Bilder pro Seite (Phase 1.4).
-- Wenn llx_bericht_page.layout != 'single' enthält die Seite ein Grid aus mehreren Bildern.
CREATE TABLE llx_bericht_page_image (
    rowid           INTEGER AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    fk_page         INTEGER NOT NULL,
    slot            INTEGER NOT NULL,           -- 0-basierter Slot im Grid
    source_path     VARCHAR(512) NOT NULL,
    rotation        INTEGER DEFAULT 0,
    tms             TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP NOT NULL
) ENGINE=innodb;
